Рис. 1: Схематический вид ФЭУ с МКП производства АООТ <Ка-

тод»: 1 – фотокатод; 2 – микроканальные пластины; 3 – анод; 4 – вывод фотокатода; 5 – вывод входа МКП; 6 – вывод выхода МКП; 7 – вывод анода.